 -1.047968213E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.838100E+00  dx in pixels
 -1.120700E+01  dy in pixels
      1.023236  scalx
      1.013721  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
