 -1.054214378E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.904000E-01  dx in pixels
 -1.376700E+01  dy in pixels
      1.018041  scalx
      1.019281  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
