 -1.210327412E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.465700E+00  dx in pixels
 -1.071100E+01  dy in pixels
      1.015838  scalx
      1.020565  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
