 -1.195832448E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.725600E+00  dx in pixels
 -1.294900E+01  dy in pixels
      1.019118  scalx
      1.018404  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
