 -1.082468987E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.984020E-01  dx in pixels
 -2.095191E+01  dy in pixels
      1.016617  scalx
      1.020300  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
