 -1.224419787E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.935500E+00  dx in pixels
 -1.475350E+01  dy in pixels
      1.018582  scalx
      1.019405  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
