 -1.047133512E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.833081E+00  dx in pixels
 -2.155286E+01  dy in pixels
      1.014654  scalx
      1.021667  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
