 -1.167046112E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.462900E+00  dx in pixels
 -1.606880E+01  dy in pixels
      1.016512  scalx
      1.020718  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
