 -1.036166934E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.160940E+00  dx in pixels
 -1.953564E+01  dy in pixels
      1.013660  scalx
      1.022250  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
