 -1.150296634E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.471100E+00  dx in pixels
 -1.427400E+01  dy in pixels
      1.015518  scalx
      1.021382  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
