 -1.168076361E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.716400E+00  dx in pixels
 -1.508010E+01  dy in pixels
      1.017384  scalx
      1.020322  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
