 -1.168757272E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.294000E-01  dx in pixels
 -1.446440E+01  dy in pixels
      1.017249  scalx
      1.019825  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
