 -1.045366642E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.377352E+00  dx in pixels
 -1.950921E+01  dy in pixels
      1.013682  scalx
      1.022128  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
