 -1.006248325E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.389385E-01  dx in pixels
 -2.188039E+01  dy in pixels
      1.013549  scalx
      1.022855  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
