 -1.150299525E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.935800E+00  dx in pixels
 -1.556720E+01  dy in pixels
      1.015162  scalx
      1.021822  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
