 -1.203502171E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.446000E+00  dx in pixels
 -1.046570E+01  dy in pixels
      1.017909  scalx
      1.018176  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
