 -1.036048550E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.149865E+00  dx in pixels
 -2.304764E+01  dy in pixels
      1.016263  scalx
      1.020601  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
