 -1.197752750E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.325100E+00  dx in pixels
 -1.500160E+01  dy in pixels
      1.018055  scalx
      1.019710  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
