 -1.038526614E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.808808E+00  dx in pixels
 -1.786538E+01  dy in pixels
      1.016456  scalx
      1.019020  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
