 -1.221220014E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.142100E+00  dx in pixels
 -8.651900E+00  dy in pixels
      1.018395  scalx
      1.018490  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
