 -1.083773404E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.993800E+00  dx in pixels
 -1.247700E+01  dy in pixels
      1.015712  scalx
      1.021289  scaly
         5.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
