 -1.047127052E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.637123E+00  dx in pixels
 -1.997020E+01  dy in pixels
      1.017477  scalx
      1.018672  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
