 -1.165682252E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.365400E+00  dx in pixels
 -1.396150E+01  dy in pixels
      1.019321  scalx
      1.017606  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
