 -1.258578381E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.761000E+00  dx in pixels
 -1.246140E+01  dy in pixels
      1.015291  scalx
      1.021478  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
