 -1.130694132E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.408900E+00  dx in pixels
 -1.424850E+01  dy in pixels
      1.013497  scalx
      1.023379  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
