 -9.701004680E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.581080E+00  dx in pixels
 -2.285090E+01  dy in pixels
      1.015250  scalx
      1.020670  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
