 -1.168289168E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.606000E-01  dx in pixels
 -1.262210E+01  dy in pixels
      1.017179  scalx
      1.019691  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
