 -1.151848091E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.373000E+00  dx in pixels
 -1.493340E+01  dy in pixels
      1.014267  scalx
      1.022617  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
