 -1.154397632E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.730000E-01  dx in pixels
 -1.451100E+01  dy in pixels
      1.016210  scalx
      1.020775  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
