 -8.960834651E-03 -1.171166879E-03  1.845484259E-03  2.064639709E-03  rotation in radian
 -1.043440E+01  dx in pixels
 -2.027440E+01  dy in pixels
      1.013265  scalx
      1.018397  scaly
         6.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
