 -1.793466803E-02  8.036612118E-03  4.780243662E-03  6.845753796E-03  rotation in radian
  4.172000E-01  dx in pixels
 -1.470380E+01  dy in pixels
      1.015535  scalx
      1.020937  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
