 -1.738653030E-02  6.922237338E-03  4.240535942E-03  6.062565830E-03  rotation in radian
  7.900000E-02  dx in pixels
 -1.484460E+01  dy in pixels
      1.015298  scalx
      1.020649  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
