 -7.797550471E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.832188E+00  dx in pixels
 -2.134909E+01  dy in pixels
      1.015360  scalx
      1.021348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
