 -9.271960471E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.116000E+00  dx in pixels
 -1.078580E+01  dy in pixels
      1.017162  scalx
      1.019898  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
