 -1.113124312E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.407000E+00  dx in pixels
 -8.428900E+00  dy in pixels
      1.012476  scalx
      1.027186  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
