 -9.610962220E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.471189E+00  dx in pixels
 -2.248020E+01  dy in pixels
      1.015392  scalx
      1.020818  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
