 -1.103135322E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.001400E+00  dx in pixels
 -1.267740E+01  dy in pixels
      1.016788  scalx
      1.019417  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
