 -1.190762545E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.281900E+00  dx in pixels
 -1.094250E+01  dy in pixels
      1.014821  scalx
      1.021308  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
