 -1.064386576E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.801000E-01  dx in pixels
 -9.072400E+00  dy in pixels
      1.017528  scalx
      1.019712  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
