 -9.464087150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.056301E+00  dx in pixels
 -2.022949E+01  dy in pixels
      1.014265  scalx
      1.021918  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
