 -1.094557215E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.095500E+00  dx in pixels
 -8.196200E+00  dy in pixels
      1.015790  scalx
      1.020933  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
