 -7.013272543E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.868042E+00  dx in pixels
 -2.254606E+01  dy in pixels
      1.020438  scalx
      1.015295  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
