 -8.737092543E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.101100E+00  dx in pixels
 -9.918900E+00  dy in pixels
      1.021938  scalx
      1.013777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
