 -1.072055651E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.811600E+00  dx in pixels
 -1.229770E+01  dy in pixels
      1.014811  scalx
      1.021334  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
