 -9.920842670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.589062E+00  dx in pixels
 -1.879453E+01  dy in pixels
      1.014107  scalx
      1.021498  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
