 -1.112470167E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.159900E+00  dx in pixels
 -7.373200E+00  dy in pixels
      1.015749  scalx
      1.020501  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
