 -1.084347415E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.951900E+00  dx in pixels
 -1.240240E+01  dy in pixels
      1.019348  scalx
      1.016851  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
