 -1.170600012E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.984000E-01  dx in pixels
 -1.018220E+01  dy in pixels
      1.014584  scalx
      1.021908  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
