 -1.079764730E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.810000E+00  dx in pixels
 -7.759300E+00  dy in pixels
      1.014782  scalx
      1.022204  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
