 -8.810124480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.689371E-01  dx in pixels
 -2.200259E+01  dy in pixels
      1.008340  scalx
      1.026793  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
